1.2 − 1− 0.8− 0.6− 0.4− 0.2− 0 0.2 1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

c αΔ± α 0.081 1.70 ± 0.193 − 0.062 1.34 ± 0.095 − c αΔ ± α 0.064 1.80 ± 0.273 − 0.047 1.35 ± 0.118 − 1− 0.5− 0

CP Q

1

1.5

2

2.5 40-100 %

0-10 %

Solid (0-10% / 40-100%) c αΔ± α 0.081 1.70 ± 0.193 − 0.062 1.34 ± 0.095 −

ALICE *0K = 5.02 TeV NNs Pb −p *x + c α y =

1− 0.5− 0

CP Q

1

1.5

2

2.5

c αΔ ± α 0.064 1.80 ± 0.273 − 0.047 1.35 ± 0.118 −

Open (10-40% / 40-100%)

40-100 %

10-40 % c < 5.0 GeV/ Tp 2.2 < ϕ

y

CP Q

ALI-PUB-561611

ALI-PUB-561611